Installation Komplett

Applikationen är färdiginstallerad och klar att köra.

Om du någon gång vill av-installera denna applikation, dubbel-klicka på ikonen Avinstallera i program gruppen.

Klicka på "OK".


Starta om DOS

Ditt systems AUTOEXEC.BAT och/eller CONFIG.SYS har modifierats. Därför måste DOS startas om för att ändringarna skall träda i kraft.

Klicka på Starta Om för att starta om datorn.

Klicka på Återvänd till Windows för att återgå. Du bör inte försöka köra applikationen du just installerade förrän datorn har startats om.


Starta om Windows

Windows system filer har uppdaterats. Därför måste Windows startas om för att ändringarna skall träda i kraft.

Klicka på Starta Om för att starta om datorn.

Klicka på Återvänd till Windows för att återgå. Du bör inte försöka köra applikationen du just installerade förrän Windows har startats om.


Ange Mål-bilbliotek
Ange Mål-bibiliotek

Ange det bibliotek du vill installera applikationen i.

Klicka på OK för att installera mjukvaran i biblioteket du just valt.

Klicka på Avbryt för att avbryta installationen.


Versions Attribut Inkompatibelt

Detta betyder vanligtvis att installationsprogrammet har försökt installera en fil med ett annat språk eller en annan teckenuppsättning än en fil som redan existerar på systemet. De specifika attributen på den nya filen visas till vänster och de på den existerande filen till höger.

Klicka på Skriv över för att kopiera in filen.

Klicka på Hoppa över för att behålla den existerande filen.

Det rekommenderas att ändra sökvägen för den nya filen för att skriva den till en annan plats eller ett annat namn för att sedan manuellt pröva så att systemet fungerar korrekt.


Avbryt Installation

Du kommer att avbryta installationen!!!

Klicka på Ja för att avbryta installationen.

Klicka på Nej för att fortsätta installationen.

Efter att du avbrutit installationen måste du själv radera eventuellt redan installerade filer från systemet. Om det finns två filer som heter llatsni.exe och filog.ini i ditt Windows bibliotek kan du från Programhanteraren eller Flhanteraren köra

llatsni c:\windows\filog.ini

för att utföra avinstallationen.


Sätt in Diskett

Installationsprogrammet behöver nästa diskett för att fortsätta installationen. Sätt i disketten med namnet som efterfrågas.

Klicka på OK för att fortsätta installationen.

Klicka på Avbryt för att avbryta installationen.


Skriv in Användar-information

Skriv in ditt fullständiga namn och företagsnamn i dialogrutan. Om programmet installerats av någon annan tidigare, kommer dennes information att visas i rutan och kan inte editeras.

Namnet su skriver in får endast bestå av vanliga tecken och måste vara minst fyra tecken långt. Du kan lämna företags rutan tom.

Klicka på OK för att fortsätta installationen.

Klicka på Avbryt för att avbryta installationen.


Välkommen

Installationsprogrammet kommer att kopiera filerna till ditt system och skapa ikoner i Programhanteraren.

Klicka på Installera för att påbörja installationen.

Klicka på Avbryt för att återvända till Windows. Ditt system kommer inte att förändras.


Installations Hjälp

Installationsprogrammet installerar applikationen på ditt system.

Om du undrar över något, kontakta den systemansvarige.

Välkommen

Skriv in Användar-information

Sätt in Diskett

Avbryt Installation

Versions Attribut Inkompatibelt

Ange Mål-bibiliotek

Starta om Windows

Starta om DOS

Installation Komplett

Modifiera DOS System Filer

Välj vad som skall installeras


Välj vad som skall installeras

Här väljer du vilka komponenter som skall installeras.

Klicka i rutan bredvid komponenten för att markera/avmarkera den.

Klicka på plus (+) tecknet för att expandera en komponent för att se vad den innehåller. Klicka på minus (-) tecknet för att komprimera den igen.

Klicka på text delen av en komponent för att se en detaljerad beskrivning om den i fönstret Beskrivning.

Dessutom visas följande information:

1. Hårddiskutrymme som krävs för de valda komponenterna.

2. Storleken på full installation.

3. Tillgängligt hårddiskutrymme.

Det rekommenderas att du väljer Standard Installation eller Full Installation vid varje tillfälle. Välj Anpassad Installation endast om du är säker på att du gör rätt.

Klicka på OK för att fortsätta installationen.

Klicka på Avbryt för att avbryta installationen.


Modifiera DOS System Filer

Installations programmet kommer att modifiera AUTOEXEC.BAT eller CONFIG.SYS.

Det omodifierade innehållet i dessa filer visas till vänster och de föreslagna ändringarna visas till höger. Om du är säker på vad du gör kan du inspektera och/eller ändra det föreslagna innehållet.

Klicka på Spara för att uppdatera filen och säkerhetskopiera originalet. Du kan specificera till vilket namn säkerhetskopian skall sparas.

Klicka på Spara Inte för att inte uppdatera system filerna. OBS, DIN NYA APPLIKATION KANSKE INTE FUNGERAR UTAN ERFORDERLIGA ÄNDRINGAR.

Det rekommenderas att du väljer Spara. Om något blir fel kan du alltid använda säkerhetskopian eller avinstallera applikationen.